\newcommand{\FcombBASoptzigFabTime}{2.51}
\newcommand{\FcombBASoptzigExtTime}{1.31}
\newcommand{\FcombBASoptzigAirTime}{1.20}
\newcommand{\FcombBASoptzigContactAtcool}{0.34}
