\newcommand{\FcombBASzigzigFabTime}{3.18}
\newcommand{\FcombBASzigzigExtTime}{1.71}
\newcommand{\FcombBASzigzigAirTime}{1.47}
\newcommand{\FcombBASzigzigContactAtcool}{0.61}
