Ata da aula de 21/08/2002

Desirée Leopoldo da Silva Ottoni - ra014857 Campinas, 21 de agosto de 2002.

1 Grafo de Petersen

• Tem 10 6-ciclos • Possui 10 vértices • É um grafo simples que seus vértices são subconjuntos de 2 elementos cada de um conjunto de 5 elementos e que as arestas são entre pares dos subconjuntos de 2 elementos disjuntos.

• Exemplo mais conhecido: pentágono com estrela dentro e vértices da estrela ligados aos do pentágono. Veja figura 1

2 Hipercubos ou cubo k-dimensional

• Definição: É um grafo simples que seus vértices são k-tuplas com entradas em 0, 1 e suas arestas são pares de k-tuplas que diferem em exatamente uma posição.

Figura 1: Exemplo de um Grafo de Petersen

• Notação: Q_n • Figura 2 mostra alguns exemplos de hipercubo.

Figura 2: Exemplos de Hipercubos

3 TONCAS

As condições necessárias óbvias são também suficientes. Exemplo: caracterização de circuitos eulerianos.

4 Vértice de Corte

Vértice que se removido aumenta o número de componentes do grafo.

5 Aresta de Corte

Aresta que se removida aumenta o número de componentes do grafo.

6 Árvores e Distância - propriedades básicas

• Grafo Acíclico: aquele que não possui ciclo. • Árvore:

– Não possui ciclos – Possui n − 1 arestas – São conexas Cada duas destas propriedades implica na terceira.

Existe mais uma propriedade que é: a cada dois vértices existe um único caminho. • Distância ente dois vértices: é o tamanho do menor caminho entre estes dois vértices. • Diâmetro do grafo: é a distância máxima entre quaisquer dois vértices. • Árvore geradora de um grafo: árvore que possui todos os vértices do grafo, e as arestas pertencem ao grafo.

• Subgrafo gerador: é um subgrafo com conjunto de vértices V (G).

• Árvore geradora: um subgrafo gerador que é uma árvore. • Figura 3 é um exemplo de árvore geradora.

Figura 3: Exemplo de Árvore geradora para um Q_3

• Excentricidade de um vértice: é a maior distância do vértice a qualquer outro vértice. • Raio de um grafo: é a menor excentricidade.

• Centro de um grafo: é o subgrafo induzido pelos vértices de mínima excentricidade.

Quando o grafo for uma árvore, pode ser um vértice ou uma aresta. • O diâmetro de um grafo é igual a maior excentricidade. • Num grafo desconexo a excentricidade é infinita. • A distância de um vértice a ele mesmo é zero. • Folhas: são vértices de uma árvore que possuem grau 1. • Toda árvore é bipartida.

• Floresta: é um grafo formado por um conjunto de árvores desconexas. É um grafo acíclico.

• Uma árvore também é uma floresta.

• Árvore estrela: vértice no meio com ramificações.

• Árvore aranha: um vértice no meio com grau grande e os outros vértices com grau no máximo 2.

• Figura 4 é um exemplo de uma árvore aranha.

Figura 4: Exemplo de um Grafo Aranha